# ScriptBar

```mdx-code-block
<p style={{ "text-align": "center" }}>
  <img src={require("@site/static/img/showcase/scriptbar.webp").default} />
  <br />
</p>
```

[ScriptBar](https://GitHub.com/raguay/ScriptBarApp)は、スクリプトまたは[Node-Red](https://nodered.org)サーバの出力を表示するためのプログラムです。 EmailItプログラムで定義されたプログラムを実行し、出力を表示します。 xBarやTextBarのスクリプトも使用できますが、現時点ではTextBarのスクリプトが正常に動作します。 また、システム上にスクリプトの出力を表示できます。 ScriptBarはそれらの情報をメニューバーには表示させず、簡単に参照できる便利なウィンドウ上に表示されます。 複数のタブを使用して、様々な情報を表示できます。 よくアクセスするWebサイトへのリンクを配置することもできます。
