LIBRARY MonoPosixHelper.dll
EXPORTS
Mono_Posix_FromAccessModes
Mono_Posix_FromConfstrName
Mono_Posix_FromDirectoryNotifyFlags
Mono_Posix_FromErrno
Mono_Posix_FromFcntlCommand
Mono_Posix_FromFilePermissions
Mono_Posix_FromLockType
Mono_Posix_FromLockfCommand
Mono_Posix_FromMlockallFlags
Mono_Posix_FromMmapFlags
Mono_Posix_FromMmapProts
Mono_Posix_FromMountFlags
Mono_Posix_FromMsyncFlags
Mono_Posix_FromOpenFlags
Mono_Posix_FromPathconfName
Mono_Posix_FromPollEvents
Mono_Posix_FromPosixFadviseAdvice
Mono_Posix_FromPosixMadviseAdvice
Mono_Posix_FromSeekFlags
Mono_Posix_FromSignum
Mono_Posix_FromSysconfName
Mono_Posix_FromSyslogFacility
Mono_Posix_FromSyslogLevel
Mono_Posix_FromSyslogOptions
Mono_Posix_FromWaitOptions
Mono_Posix_FromXattrFlags
Mono_Posix_Stdlib_BUFSIZ
Mono_Posix_Stdlib_CreateFilePosition
Mono_Posix_Stdlib_DumpFilePosition
Mono_Posix_Stdlib_EOF
Mono_Posix_Stdlib_EXIT_FAILURE
Mono_Posix_Stdlib_EXIT_SUCCESS
Mono_Posix_Stdlib_FILENAME_MAX
Mono_Posix_Stdlib_FOPEN_MAX
Mono_Posix_Stdlib_GetLastError
Mono_Posix_Stdlib_InvokeSignalHandler
Mono_Posix_Stdlib_L_tmpnam
Mono_Posix_Stdlib_MB_CUR_MAX
Mono_Posix_Stdlib_RAND_MAX
Mono_Posix_Stdlib_SIG_DFL
Mono_Posix_Stdlib_SIG_ERR
Mono_Posix_Stdlib_SIG_IGN
Mono_Posix_Stdlib_SetLastError
Mono_Posix_Stdlib_TMP_MAX
Mono_Posix_Stdlib__IOFBF
Mono_Posix_Stdlib__IOLBF
Mono_Posix_Stdlib__IONBF
Mono_Posix_Stdlib_calloc
Mono_Posix_Stdlib_clearerr
Mono_Posix_Stdlib_fclose
Mono_Posix_Stdlib_feof
Mono_Posix_Stdlib_ferror
Mono_Posix_Stdlib_fflush
Mono_Posix_Stdlib_fgetc
Mono_Posix_Stdlib_fgetpos
Mono_Posix_Stdlib_fgets
Mono_Posix_Stdlib_fopen
Mono_Posix_Stdlib_fprintf
Mono_Posix_Stdlib_fputc
Mono_Posix_Stdlib_fputs
Mono_Posix_Stdlib_fread
Mono_Posix_Stdlib_free
Mono_Posix_Stdlib_freopen
Mono_Posix_Stdlib_fseek
Mono_Posix_Stdlib_fsetpos
Mono_Posix_Stdlib_ftell
Mono_Posix_Stdlib_fwrite
Mono_Posix_Stdlib_malloc
Mono_Posix_Stdlib_perror
Mono_Posix_Stdlib_realloc
Mono_Posix_Stdlib_rewind
Mono_Posix_Stdlib_setbuf
Mono_Posix_Stdlib_setvbuf
Mono_Posix_Stdlib_stderr
Mono_Posix_Stdlib_stdin
Mono_Posix_Stdlib_stdout
Mono_Posix_Stdlib_strlen
Mono_Posix_Stdlib_tmpfile
Mono_Posix_Stdlib_ungetc
Mono_Posix_Syscall_L_ctermid
Mono_Posix_Syscall_L_cuserid
Mono_Posix_Syscall_get_at_fdcwd
Mono_Posix_Syscall_get_utime_now
Mono_Posix_Syscall_get_utime_omit
Mono_Posix_ToAccessModes
Mono_Posix_ToConfstrName
Mono_Posix_ToDirectoryNotifyFlags
Mono_Posix_ToErrno
Mono_Posix_ToFcntlCommand
Mono_Posix_ToFilePermissions
Mono_Posix_ToLockType
Mono_Posix_ToLockfCommand
Mono_Posix_ToMlockallFlags
Mono_Posix_ToMmapFlags
Mono_Posix_ToMmapProts
Mono_Posix_ToMountFlags
Mono_Posix_ToMsyncFlags
Mono_Posix_ToOpenFlags
Mono_Posix_ToPathconfName
Mono_Posix_ToPollEvents
Mono_Posix_ToPosixFadviseAdvice
Mono_Posix_ToPosixMadviseAdvice
Mono_Posix_ToSeekFlags
Mono_Posix_ToSignum
Mono_Posix_ToSysconfName
Mono_Posix_ToSyslogFacility
Mono_Posix_ToSyslogLevel
Mono_Posix_ToSyslogOptions
Mono_Posix_ToWaitOptions
Mono_Posix_ToXattrFlags
Mono_Unix_VersionString
CreateZStream
CloseZStream
ReadZStream
WriteZStream
Flush
zipWriteInFileInZip
zipCloseFileInZip
zipOpen2
zipClose
zipOpenNewFileInZip
unzOpen2
unzCloseCurrentFile
unztell
unzGoToFirstFile
unzGoToNextFile
unzLocateFile
unzOpenCurrentFile2
unzGetCurrentFileInfo
unzReadCurrentFile
unzClose
