// CHECKED_METADATA_SPECIFIER(<specifier name>)
//
// Must be listed such that the strings are in lexicographical order!

CHECKED_METADATA_SPECIFIER(BlueprintProtected)
CHECKED_METADATA_SPECIFIER(ClampMax)
CHECKED_METADATA_SPECIFIER(ClampMin)
CHECKED_METADATA_SPECIFIER(DevelopmentStatus)
CHECKED_METADATA_SPECIFIER(UIMax)
CHECKED_METADATA_SPECIFIER(UIMin)
CHECKED_METADATA_SPECIFIER(Units)
